Appendix E

Acronyms Used in this Document

193

194 APPENDIX E. ACRONYMS USED IN THIS DOCUMENT

Table E.0-1: Acronyms Acronym Definition ACS Attitude control system AIPS Astronomical Image Processing System ANL Annealing mode (of DIRBE operation) APE Analog processing electronics ASCII American Standard Code of Informational Interchange ASDS Analyzed Science Data Set (high–level data product) AU Astronomical Unit AV Approach Vector BCC Celestial Calibration (software to determine calibration constants based upon celestial objects) BCO Select Cal Objects (software to search the data for object passages) BEX DO Detector Offsets (internal use data set) BEX GC Gain Coefficients (internal use data set) BIB Blocked Impurity Barrier BIC IRSCC IRS Calibration Constants (internal use data set) BIT DO Detector Offsets (internal use data set) BLI Linearize Intensities (software to correct science data) BMD MA Merged Archive (internal use data set) BPW Produce Weekly Maps (software) BPW WAF Weekly Average File (data set) CAL Calibration mode CBM Continuous burst mode CDAC Cosmology Data Analysis Center CGIF COBE Guest Investigator Facility CGIS COBE Guest Investigator Support CIB Cosmic Infrared Background CIO Calibrated Individual Observations CMB Cosmic Microwave Background COBE Cosmic Background Explorer CSC COBE Quadrilateralized Spherical Cube DCAF DIRBE Calibrated Annual File DEU Digital Electronics Units DGL Deglitching setting DIRBE Diffuse Infrared Background Experiment DMR Differential Microwave Radiometers DN Data Numbers (uncalibrated photometry unit) DO Detector Offsets DSZA DIRBE Sky And Zodi Atlas ETS Electronic test signal mode FIRAS Far Infrared Absolute Spectrophotometer FITS Flexible Image Transport System FOV Field of view FSM Faint Source Model FTIR Fourier Transform Interferometer Radiometer ftp File Transfer Protocol GI Guest Investigator GMT Greenwich Mean Time

GPM Galactic Plane Maps GRT Germanium Resistance Thermometer GSFC Goddard Space Flight Center HEASARC High Energy Astrophysics Science Archive Research Center HCON IRAS hours–confirmed observation HMnF Half Minor Frame IDL Interactive Data Language IPAC Infrared Processing and Analysis Center IPD Interplanetary Dust IPDU Instrument Power Distribution Unit IR Infrared IRAS Infrared Astronomical Satellite IRIS Voyager spectrometer IRS Internal Reference Source IRSCC IRS Calibration Constants JFET Junction Field-Effect Transistor KAO Kuiper Airborne Observatory MF Major frame MGR Mean Glitch Rate MLI Multilayer Insulating (blankets) MLIF Multilayer interference filter MTM Mirror Transport Mechanism MUX Multiplexor NASA National Aeronautics and Space Administration NEP North Ecliptic Pole NGP North Galactic Pole NOST NASA/OSSA Office of Standards and Technology NVAB North Van Allen Belt OCLI Optical Coating Laboratories, Inc., or generic term for similar product OGIP Office of Guest Investigator Programs OSSA Office of Space Science and Applications PDS Project Data Set PIRE Photon–Induced Responsivity Enhancement PS Postscript RF Radio frequency RFI Radio frequency interference RMS Root mean square SAA South Atlantic Anomaly SD Standard deviation SDM Science data mode SNAP Snapshot mode SNG Single channel mode SOP Satellite Operations Plan (IRAS ) STM Standby mode SVAB South Van Allen Belt T 81 TAI seconds elapsed since 1981 January 1 00:00:00 UTC TAI International Atomic Time TDRSS Tracking and Data Relay Satellite System TFPR Total Flux Photometric Reference TOD Time–Ordered Data TSI Time since IRS UIT Ultraviolet Imaging Telescope UT Universal Time XCAL External Calibrator (FIRAS ) ZL Zodiacal Light, including thermal emission and scattered light ZOHF IRAS Zodiacal Observation History File ZSMA Zodi–Subtracted Mission Average (ZSMA) Maps

196 APPENDIX E. ACRONYMS USED IN THIS DOCUMENT