0.5

0.40.30.20.10.0

t

225 GHz allJan—Jun

Jul—Dec allApr—Sep

Oct—Mar

Jul—Oct

Mauna KeaChile t225 GHz percentiles: 25% 50% 75%error bars are standard deviationsOpacities - SummaryThomas Herbig, 24Mar97